244˚

244˚

246˚

246˚

248˚ 248˚

42˚

42˚

44˚

44˚

0 50 100 km

GMT Aug 11 16:28 Twin Falls ID 0.2 sec SA (0.2658 g), radius=250 km Site coords 42.5631 -114.46 hmax=4.4*10**-5. Yellow circles: cities. Red lines: faults. Diamonds: eqs M>6

5.05.55.86.16.46.77.07.3M

Twin Falls ID Disaggregated Seismic Hazard for 0.2 second Spectral Acceleration, 0.2658 g

PE = 2% per 50 yr. Hazard radius 250 km, DeltaR=10 km Mw: Binned average. Equal-area bins Principal hazard: gridded seismicity.

OR

Utah

Idaho

Nevada