-123˚-123˚

-122˚

-122˚

37˚

37˚

38˚

38˚

0 50 km

GMT Aug 13 15:09 San Francisco CA 0.2-s PSA=1.901 g radius=100 km. Site coords 37.75 -122.4163. hmax=3.56*10**-4. Red diamonds: historical earthquakes M>6. Viewer 30 deg. above horizon.

5.66.06.46.66.87.27.68.0M

San Francisco CA Disaggregated Seismic Hazard for 0.2-s Spectral Acceleration, 1.901 g

PE = 2% in 50 years. Hazard radius 100 km, DeltaR=10 km Mw: color-coded average magnitude in each source cell. Red lines: Quaternary faults. Yellow circles: cities. Principal hazard: San Andreas 1906 segment, M7.9

Pacific Ocean

California