-126˚-126˚

-124˚-124˚

-122˚

-122˚

-120˚

-120˚

44˚

44˚

46˚

46˚

0 50 100 km

GMT Aug 3 16:12 Salem OR 1.0-s PSA (0.3751 g), radius=250 km. Site coords 44.943 -123.034 hmax=2.90*10**-4 Yellow circles: cities. Red diamonds: historical earthquakes M>6

5.76.26.46.66.87.27.68.09.0M

Salem OR Disaggregated Seismic Hazard for 1 second Spectral Acceleration, 0.3751 g

PE = 2% per 50 yr. Hazard radius 250 km, DeltaR=10 km Mw: Binned average. Bins equal-area. Principal hazard M8.3-M9 Cascadia subduction

Washington

Oregon

Pacific Ocean