236˚236˚

238˚238˚

240˚ 240˚

242˚

36˚

36˚

38˚

38˚

40˚

40˚

0 50 100 km

GMT Apr 13 10:38 (V3.0) Sacramento CA 0.2-sec SA (0.515 g), Hazard radius=300 km. Site coords 38.582 -121.493. hmax=5.6*10**-5. Red diamonds: historical earthquakes, M>6. Yellow circles: cities.

5.76.06.26.46.66.87.27.68.09.0M

Sacramento CA Disaggregated Seismic Hazard for 0.2-second Spectral Acceleration, 0.515 g

PE = 2% in 50 years. Hazard radius 300 km, DeltaR=10 km Mw: Color-coded binned average. Bins are equal area. Principal hazards: Great Valley F.S. and local seismicity.

Pacific Ocean

Nevada California