248˚

248˚

250˚250˚

252˚ 252˚

38˚

38˚

40˚

40˚

0 50 100 km

GMT Aug 13 09:50 Moab UT 1.0 sec SA (0.064 g), radius=250 km. SA unrestricted. Faults: red lines. hmax=3.4*10^-6. Yellow circles: cities. Cheraw fault haz.<0.5%

5.05.55.86.16.46.77.27.4M

Moab UT Disaggregated Seismic Hazard for 1 second Spectral Acceleration, 0.064 g

PE = 2% per 50 yr. Hazard radius 250 km, DeltaR=10 km Mw: Binned average. Bins equal-area.

Predominant hazards: gridded seismicity & East Joes Valley fault

Colorado

Utah

AZ NM