242˚

244˚244˚

246˚ 246˚

34˚

34˚

36˚

36˚

38˚

38˚

0 50 100 km

GMT Aug 10 13:35 Las Vegas NV 1.0 sec SA (0.18 g), radius=250 km Site coords 36.175 -115.1364 hmax=8.61*10^-5 Yellow circles: cities. Red lines: faults. Red diamonds: eqs M>6

5.05.55.86.16.46.77.28.0M

Las Vegas NV Disaggregated Seismic Hazard for 1 second Spectral Acceleration, 0.18 g

PE = 2% per 50 yr. Hazard radius 250 km, DeltaR=10 km Mw: Binned average; equal-area bins.

Most hazard from gridded seismicity; Eglington Fault ca. 5%

Nevada

Arizona

Utah

California