234˚234˚

236˚ 236˚

238˚ 238˚

40˚

40˚

42˚

42˚

0 50 100 km

GMT Aug 7 15:26 Eureka CA 1.0 sec SA (1.235 g), radius=250 km Site coords 40.8 -124.163 hmax=2.55*10**-4 Yellow circles: cities. Red diamonds: eqs M>6

5.76.26.46.66.87.27.68.09.0M

Eureka CA Disaggregated Seismic Hazard for 1 second Spectral Acceleration, 1.235 g

PE = 2% per 50 yr. Hazard radius 250 km, DeltaR=10 km Mw: Binned average. Bins equal-area. Predominant hazard from pm.ltsalmon fault

Oregon Pacific Ocean

California