242˚242˚

243˚243˚

244˚244˚

245˚

245˚

246˚ 246˚

247˚ 247˚

39˚

39˚

40˚

40˚

41˚

41˚

42˚

42˚

43˚

43˚

0 100 200 km GMT Aug 11 11:49 Elko Nevada 1.0 sec SA (0.1858 g), radius=250 km. Faults, red lines. hmax=4.69*10**-5. Red diamonds, eqs M>6. Yellow circles, cities.

6.26.46.66.87.07.27.4M

Elko Nevada Disaggregated Seismic Hazard for 1.0 second Spectral Acceleration, 0.1858 g

PE = 2% per 50 yr. Hazard radius 250 km, DeltaR=10 km Mw: Binned average, equal-area bins.

Predominant hazard from Ruby Mtns. Fault System

Idaho

Utah

Oregon

Nevada