250˚

250˚

252˚

252˚

254˚254˚

256˚ 256˚

258˚

258˚

260˚

260˚

36˚

36˚

38˚

38˚

40˚

40˚

42˚

42˚

44˚

44˚

0 50 100 km

GMT Aug 18 14:01 Denver CO 0.2 sec SA (0.1952 g), radius=500 km. Yellow circles: cities. Red lines: faults. Red diamonds: eqs M>6 hmax=1.48*10^-5

5.05.55.86.16.46.77.2M

Denver CO Disaggregated Seismic Hazard for 0.2 second Spectral Acceleration, 0.1952 g

PE = 2% per 50 yr. Hazard radius 500 km, DeltaR=10 km Cheraw fault and local seismicity principal seismic hazards.

Wyoming

Utah

CO New Mexico

Nebraska

Kansas

AZ