238˚238˚

240˚

240˚

242˚ 242˚

38˚

38˚

40˚

40˚

0 50 100 km

GMT Apr 13 09:53 (V3.0) Carson City NV 0.2-sec PSA (1.675 g), radius=250 km. Site coords 39.164 -119.7564 hmax=2.75*10**-4. Yellow circles: cities. Red diamonds: historical earthquakes, M>6. Red lines: faults

5.86.06.26.46.66.87.0M

Carson City NV Disaggregated Seismic Hazard for 0.2-second Spectral Acceleration, 1.675 g

PE = 2% in 50 years. Hazard radius 250 km, DeltaR=10 km Mw: Binned average. Bins equal-area.

Predominant hazards: Carson Range and Mount Rose fault systems

Nevada

California