254˚

254˚

256˚

256˚

258˚258˚

260˚

260˚

262˚

262˚

264˚

32˚

32˚

34˚

34˚

36˚

36˚

38˚

38˚

0 100 200 km GMT Aug 17 08:22 Amarillo TX 0.2 sec SA (0.157 g), radius=500 km. SA unrestricted. Faults: red lines. hmax=1.76*10^-5. Yellow circles: cities. Red diamonds: Eqs, M>6

5.05.55.86.16.46.77.27.4M

Amarillo TX Disaggregated Seismic Hazard for 0.2 second Spectral Acceleration, 0.157 g

PE = 2% per 50 yr. Hazard radius 500 km, DeltaR=25 km Mw: Binned average. Bins equal-area.

Predominant hazards: Meers Fault, SW Oklahoma & local seismicity

New Mexico

Mexico

Texas

Colorado Kansas

Oklahoma